Title: Vergleich - Klassische Mechanik und spezielle Relativitätstheorie

Ordnen Sie die Aussagen der klassischen Mechanik nach Newton oder der speziellen Relativitätstheorie nach Einstein zu.

- v < 0,1c
- Masse ist äquivalent zu Energie.
- Lorentzfaktor
- \(E = {{p^2} \over {2m}}\)
- Die Schwerkraft wirkt überall sofort.
- Eindeutigkeit der Gleichzeitigkeit.
- \(p(v)=\gamma\cdot m\cdot v\)
- Bewegte Uhren gehen für den ruhenden Beobachter langsamer.
- Zeit ist absolut.
- Es gibt eine größte Geschwindigkeit.
Q: Newtonsche Mechanik
A: v < 0,1c; Die Schwerkraft wirkt überall sofort.; Eindeutigkeit der Gleichzeitigkeit.; Zeit ist absolut.; \(E = {{p^2} \over {2m}}\)
Q: Spezielle Relativitätstheorie
A: Es gibt eine größte Geschwindigkeit.; Bewegte Uhren gehen für den ruhenden Beobachter langsamer.; Masse ist äquivalent zu Energie.; Lorentzfaktor; \(p(v)=\gamma\cdot m\cdot v\)
Credits: Abb.: Newton und Einstein; source https://de.wikipedia.org; licence PD

Abbildungshinweise

Abb. Albert Einstein © Public Domain; Wikipedia
Abb. Isaac Newton © Public Domain; Wikipedia